F1¡Bienvenido/a a Ubuntu!Este es un sistema de instalación para Ubuntu
18.04. Compilado el 20200810.17.

ÍNDICE DE LA AYUDA

CLAVE  TEMA

<F1F1>   Esta página, el índice de la ayuda.
<F2F2>   Requisitos previos para instalar Ubuntu.
<F3F3>   Métodos de arranque para maneras especiales de usar este sistema.
<F4F4>   Métodos de arranque adicionales; rescatar un sistema dañado.
<F5F5>   Parámetros especiales de arranque; visión general.
<F6F6>   Parámetros especiales de arranque para máquinas especiales.
<F7F7>   Parámetros especiales de arranque para controladores de disco específicos.
<F8F8>   Parámetros especiales de arranque para el sistema de instalación.
<F9F9>   Cómo conseguir ayuda.
<F10F10>  Copyrights y garantías.

Pulse de F2 a F10 para detalles, o Esc para salir de la ayuda.F2REQUISITOS PREVIOS PARA INSTALAR UBUNTUYou must have at least 44 megabytes of RAM to use this Ubuntu installer.

Debe tener espacio en el disco duro para crear una nueva partición de disco
de al menos 5 Gigabytes para instalar un sistema Ubuntu estándar de
escritorio o por lo menos 500 megabytes para una instalación de servidor
mínima. Necesitará más espacio en disco para instalar paquetes adicionales,
dependiendo de lo que desee hacer con su nuevo sistema Ubuntu.

See the Installation Guide or the FAQ for more information; both documents
are available at the Ubuntu web site, http://www.ubuntu.com/

¡Gracias por elegir Ubuntu!

Pulse F1 para ir al índice de la ayuda, o Esc para salir de la ayuda.F3MÉTODOS DE ARRANQUEMétodos de arranque disponibles:

Instalar Ubuntu
  Iniciar la instalación -- esta es la opción predeterminada.
Test de memoria
  Realizar una comprobación de la memoria.

(«Ubuntu» puede ser sustituido por otros nombres de sistemas operativos
relacionados. Este texto de ayuda es genérico.)

Para usar uno de esos métodos de arranque, selecciónelo en el menú con las
teclas del cursor. Pulse F4 para seleccionar otros modos de instalación y
arranque alternativos. Pulse F6 para editar los parámetros de arranque.
Pulse F6 de nuevo para seleccionarlos desde un menú con los parámetros de
arranque más comunes.

Excepto en el modo experto, se suprimen los mensajes no críticos de arranque
del núcleo.

Pulse F1 para ir al índice de la ayuda, o Esc para salir de la ayuda.F4RECUPERAR UN SISTEMA DAÑADOUse uno de los métodos de arranque para rescatar una instalación existente

Recuperar un sistema dañado
  Arrancar en modo de recuperación.

Para usar uno de esos métodos de arranque, selecciónelo en el menú con las
teclas del cursor. Pulse F4 para seleccionar otros modos de instalación y
arranque alternativos. Pulse F6 para editar los parámetros de arranque.
Pulse F6 de nuevo para seleccionarlos desde un menú con los parámetros de
arranque más comunes.

Pulse F1 para ir al índice de la ayuda, o Esc para salir de la ayuda.F5PARÁMETROS ESPECIALES DE ARRANQUE - VISIÓN GENERALEn algunos sistemas, puede que necesite especificar un parámetro pulsando F6
para poder arrancar el sistema. Por ejemplo, puede que Linux no sea capaz de
detectar automáticamente su hardware y tenga que especificar explícitamente
su ubicación o su tipo para que lo pueda reconocer.

Para obtener más información sobre los parámetros de arranque que puede
usar, pulse:

<F6F6>   parámetros de arranque para máquinas especiales
<F7F7>   parámetros de arranque para varios controladores de disco
<F8F8>   parámetros de arranque que entiende el sistema de instalación

El instalador carga dinámicamente muchos módulos del núcleo y los parámetros
para esos módulos no se pueden especificar en la línea de órdenes. Para que
se le soliciten los parámetros cuando se carguen los módulos, arranque en
modo experto (vea <F3F3>).

Pulse F1 para ir al índice de la ayuda, o Esc para salir de la ayuda.F6PARÁMETROS ESPECIALES DE ARRANQUE - HARDWARE VARIADOPuede usar los siguientes parámetros de arranque pulsando F6, en combinación
con el método de arranque (vea <F3F3>). Si usa números hexadecimales,
tendrá que usar el prefijo 0x (p.ej. 0x300).

HARDWARE                               PARÁMETRO A ESPECIFICAR

IBM PS/1 o ValuePoint (disco IDE)      hd=cilindros,cabezas,sectores
Algunos IBM ThinkPads                  floppy.floppy=thinkpad
Proteger rangos de puertos de E/S      reserve=iobase,extent[,...]
Portátiles con problemas de pantalla   vga=771
Usar el primer puerto serie a 9600 baudios
                                       console=ttyS0,9600n8
Forzar el uso del controlador IDE genérico
                                       all_generic_ide=1

Posibles soluciones temporales para bloqueos u otros fallos del hardware:

desactivar rutas de interrupción defectuosas en el APIC
                                       noapic nolapic
desactivar (parcialmente) el ACPI      acpi=noirq o acpi=off
desactivar el USB                      nousb
sondeos para las interrupciones        irqpoll

Pulse F1 para ir al índice de la ayuda, o Esc para salir de la ayuda.F7PARÁMETROS ESPECIALES DE ARRANQUE - UNIDADES DE DISCO VARIADASPuede usar los siguientes parámetros de arranque pulsando F6, en combinación
con el método de arranque (vea <F3F3>).

HARDWARE                     PARÁMETRO A ESPECIFICAR

Adaptec 151x, 152x           aha152x.aha152x=iobase[,irq[,scsi-id[,reconnect]]]
Adaptec 1542                 aha1542.aha1542=iobase[,buson,busoff[,velocidad_dma]]
Adaptec 274x, 284x           aic7xxx.aic7xxx=no_reset (se activa si no es cero)
Hosts BusLogic SCSI          BusLogic.BusLogic=iobase
Algunas máquinas DELL        aic7xxx.aic7xxx=no_probe

Esta lista está incompleta; consulte el archivo kernel-parameters.txt del
núcleo para más información.

Pulse F1 para ir al índice de la ayuda, o Esc para salir de la ayuda.F8PARÁMETROS ESPECIALES DE ARRANQUE - SISTEMA DE INSTALACIÓNPuede usar los siguientes parámetros de arranque pulsando F6, en combinación
con el método de arranque (vea <F3F3>). Estos parámetros controlan cómo
trabaja el instalador.

RESULTADO                               PARÁMETRO

Desactivar el framebuffer               vga=normal fb=false
No arrancar el PCMCIA                   hw-detect/start_pcmcia=false
Forzar la configuración estática de la red
                                        netcfg/disable_dhcp=true
Establecer el mapa de teclado           bootkbd=es
Seleccionar el escritorio Kubuntu       tasks=kubuntu-desktop
Usar tema de alto contraste             theme=dark
Usar una terminal Braille               brltty=controlador,dispositivo,tabla_de_texto

Pulse F1 para ir al índice de la ayuda, o Esc para salir de la ayuda.F9OBTENER AYUDASi no puede instalar Ubuntu, ¡no desespere! El equipo de Ubuntu está
preparado para ayudarle. Estamos especialmente interesados en recibir avisos
de problemas de instalación, porque normalmente no suelen ocurrirle a una
única persona. Seguramente ya escuchamos sobre su problema particular y
podemos darle una solución rápida, o bien podemos estudiar su problema y
trabajar con usted en su resolución, de manera que el próximo usuario que
venga con el mismo problema se beneficie de su experiencia.

See the Installation Guide or the FAQ for more information; both documents
are available at the Ubuntu web site, http://www.ubuntu.com/

Pulse F1 para ir al índice de la ayuda, o Esc para salir de la ayuda.F10COPYRIGHTS Y GARANTÍASUbuntu es Copyright (c) 2004-2010 Canonical Ltd., e incorpora el trabajo de
muchos otros autores y contribuyentes originales.

El sistema Ubuntu se distribuye libremente de forma gratuita. Tras la
instalación, los términos exactos de distribución de cada paquete se
describen en el correspondiente archivo
usr/share/doc/nombredelpaquete/copyright.

Ubuntu se proporciona ABSOLUTAMENTE SIN NINGUNA GARANTÍA, hasta donde está
permitido por las leyes aplicables.

El sistema de instalación está basado en el instalador de Debian. Visite
http://www.debian.org/ para más detalles e información sobre el proyecto
Debian.

Pulse F1 para ir al índice de la ayuda, o Esc para salir de la ayuda.
